3 OUT 1 ENB/TUNE

4 Vcc

2 GND

VCTCXOX2

DVDD_CLK:1

C803 0.1uF

C805 220pF

DVDD:1

R1011 50 R1012 50 R1013 50

C1014 220pF

R1014 50

C1015 220pF

R1015 50

C1016 220pF

R1016 50

CLK_CODEC_B

CLK_CODEC_A

CLK_FPGA

2 1 345 J2001 R2029 0

R2030 NONE

C910 4.7uF

7 In

8 In

6 SD

1 Out 2 Out 3 Out 5 FB 4 GND

ADP3336U701

DVDD_CLK:1

C911 0.1uF

R901 140K

R902 78.7K

C912

470pF

5V:1

C913 4.7uF

10 DLL_Lock 14 OSC1 15 OSC2 17 CLKSEL

64 CLKOUT2

65 CLKOUT1 12 NC

AD986X-CLK

U601

39 PLL1_OUTn/IO 38 PLL1_OUTp/IO

28 CLK0

29 CLK1

EP1C12-PQ240-CLKA

U101

143 PLL2_OUTn/IO 144 PLL2_OUTp/IO

153 CLK2

152 CLK3

EP1C12-PQ240-CLKB

U101

10 DLL_Lock 14 OSC1 15 OSC2 17 CLKSEL

64 CLKOUT2

65 CLKOUT1 12 NC

AD986X-CLK

U602

IFCLK

SEN_FPGA

CLK_CODEC_A

CLK_CODEC_B

CLK_FPGA

R858 NONE

DVDD:1

R859 0

R860 NONE

DVDD:1

R861 0

SCLK

28 OUT0 27 OUT0B 23 OUT1 22 OUT1B 19 OUT2 18 OUT2B

2 CLK

3 CLKB

5 SYNCB

AD9513-CLK

U702

25 S0 16 S1 15 S2 14 S3 13 S4 12 S5 11 S6 10 S7 9 S8 8 S9 7 S10

6 VREF

AD9513-CTRL

U702

31GND

33GND_EP

1VS4VS17VS20VS21VS24VS26VS29VS30VS32RSET

AD9513-PWR

U702

C914 0.1uF

C915 4.7uF

C916 0.1uF

C917 0.1uF

C918 0.1uF

C919 0.1uF

C920 0.1uF

C921 0.1uF

C922 0.1uF

C923 0.1uF R903 4.12K

C924 220pF

C925 220pF

C926 NONE

C927 220pF 2 1 345 J2002

R2028 10

DVDD_CLK:1 master_clock

master_clock clock_db_a_p

clock_db_a_n

clock_db_b_p

clock_db_b_n

DVDD_CLK:1

R904

NONE

R905

R906

0R907

R908

R909

0R910

R911

R912

0R913

R914

R915

0R916

R917

R918

0R919

R920

R921

0R922

R923

R924

0R925

R926

R927

0R928

R929

R930

0R931

R932

R933

0R934

R935

R936 0

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1

VREF_CLK:1

FILE:

REVISION:

DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE

DATE $Date: 2005/12/15 21:36:13 $ $Revision: 1.3 $

$Author: matt $

$Source: /opt/usrp-hw-cvs/usrp-hw/usrp-b/clock.sch,v $

USRP-B Clocking

H

G

F

E

D

C

B

A

I

J

K

I

J

K

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 13 14 15 16 17 5 5

VREF_CLK:1

DVDD_CLK:1