From 14619e91b69ee4540ca94fa9d54d20b3acad8f1d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: primalpop
Date: Wed, 5 Oct 2011 21:12:05 +0530
Subject: Proof read and made changes

---
 untitled.tex | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 34 insertions(+)
 create mode 100644 untitled.tex

(limited to 'untitled.tex')

diff --git a/untitled.tex b/untitled.tex
new file mode 100644
index 0000000..2336414
--- /dev/null
+++ b/untitled.tex
@@ -0,0 +1,34 @@
+\begin{columns}
+\column{.5\textwidth}
+\begin{block}{Answered Questions}
+How many primes are there?
+\end{block}
+\column{.5\textwidth}
+\begin{block}{Open Questions}
+Is every even number the sum of two primes?
+\end{block}
+\end{columns}
+
+\begin{figure}
+\centering
+\mbox{\subfigure{\includegraphics[width=3in]{fig1.pdf}}\quad
+\subfigure{\includegraphics[width=3in]{fig2.pdf} }}
+\caption{Text pertaining to both graphs ...} \label{fig12}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[ht]
+\begin{minipage}[b]{0.5\linewidth}
+\centering
+\includegraphics[scale=0.15]{1.png}
+\end{minipage}
+\hspace{0.5cm}
+\begin{minipage}[b]{0.5\linewidth}
+\centering
+\includegraphics[scale=0.15]{2.png}
+\end{minipage}
+\hspace{0.5cm}
+\begin{minipage}[b]{0.5\linewidth}
+\centering
+\includegraphics[scale=0.15]{3.png}
+\end{minipage}
+\end{figure}
\ No newline at end of file
-- 
cgit 

