GerbView

The KiCad Team

Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie

Copyright © 2010-2016. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2016.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

W sprawie dokumentacji: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues

W sprawie oprogramowania: https://bugs.launchpad.net/kicad

W sprawie tłumaczeń interfejsu użytkownika (i18n): https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowane 4 Lutego 2015.

1. Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X) oraz plików wierceń (w formacie Excellon).

Pozwala na wyświetlenie do 32 plików (Gerber i/lub wierceń) jednocześnie.

Pliki mogą być wyświetlane z użyciem trybu transparentnego lub w formie stosu warstw.

By uzyskać więcej informacji na temat formatu plików Gerber należy przeczytać Specyfikację formatu plików Gerber.

2. Ekran główny

3. Top toolbar

Wyczyszczenie wszystkich warstw

Wczytywanie plików Gerber

Wczytywanie plików wierceń (w formacie Excellon wygenerowanych przez Pcbnew)

Ustawia rozmiar strony dla polecenia wydruku oraz pokazuje/ukrywa granice strony

Otwiera okno dialogowe drukowania

Powiększanie i pomniejszanie wiodku

Przerysowanie widoku

Dopasowywanie powiększenia do okna

Wybór aktywnej warstwy

Wybór aktywnego D-kodu (podświetla elementy, które używają aktywnego D-kodu)

Wyświetla informacje pliku Gerber załadowanego na aktywną warstwę

4. Lewy pasek narzędzi

Włącza lub wyłącza wyświetlanie siatki

Włącza lub wyłącza wyświetlanie współrzędnych polarnych

Wybór pomiędzy jednostkami w milimetrach lub calach

Wybór kształtu kursora

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla elementów błyskowych

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla linii

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla wypełnień

Pokazywanie obiektów negatywowych w kolorach cieni

Pokazuje / ukrywa wartości D-kodów (dla elementów używających D-kodów)

Wybór trybu wyświetlania warstw używany w programie Gerbview

5. Polecenia menu

5.1. Menu plik

Możliwe jest wczytanie zarówno plików Gerber oraz plików wierceń do programu Gerbview by móc wyświetlić je razem. Jest również dodatkowa możliwość eksportu zestawu tych plików do Pcbnew. Poprzednio (bardzo dawno) była również możliwość wczytywania plików z definicjami D-kodów, lecz obecnie ich znaczenie jest marginalne i ta funkcja nie jest już dostępna.

Eksport do Pcbnew

Gerbview posiada ograniczoną możliwość eksportowania gotowego zestawu plików Gerber do Pcbnew.

Końcowy rezultat zależny jest od ilości użytych funkcji formatu RS 274X w plikach Gerber.

Format RS 274X posiada funkcje zorientowane rastrowo, które nie mogą być skonwertowane (głównie wszystkie odnoszące się do obiektów negatywowych).

Elementy błyskowe są konwertowane na przelotki.

Elementy liniowe są konwertowane na ścieżki (lub grafikę przy wybraniu docelowej warstwy technicznej)

W związku z powyższym, użyteczność plików skonwertowanych jest zależna od sposobu wygenerowania plików Gerber przez narzędzie do projektowania PCB.

5.2. Menu Ustawienia

Umożliwia dostęp do edytora skrótów klawiszowych oraz pewnych opcji związanych z wyświetlaniem.

5.3. Menu Różne

Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz niektóre z ich parametrów.

Pokaż źródło pokazuje zawartość pliku Gerber z aktywnej warstwy w edytorze tekstu.

Wyczyść warstwę kasuje zawartość aktywnej warstwy.

6. Panel zarządzania warstwami

Panel zarządzania warstwami ma dwa zasadnicze zadania:

Wybór aktywnej warstwy

Pokazywanie/Ukrywanie poszczególnych warstw

Aktywna warstwa jest rysowana po pozostałych warstwach.

Podczas wczytywania nowego pliku docelową warstwą jest warstwa aktywna (nowe dane zastępują stare dane na tej warstwie)

Uwaga:

Kliknięcie lewym klawiszem na linii: Wybiera aktualną warstwę

Kliknięcie prawym klawiszem w okolicy menadżera warstw: pokazuje/ukrywa wszystkie warstwy

Kliknięcie środkowym klawiszem (na znacznikach koloru): wybiera kolor wybranej warstwy.

6.1. Tryby wyświetlania warstw

Tryb RAW gbr_select_mode0_png

Każdy plik Gerber i każdy element w plikach jest rysowany w kolejności w jakiej załadowane zostały pliki.

Jednakże, warstwa aktywna w danym momencie jest rysowania jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) będą widoczne artefakty na obecnie rysowanych warstwach.

Tryb Nakładkowy gbr_select_mode1_png

Każdy plik Gerber jest rysowany w kolejności w jakiej został załadowany.

Aktywna warstwa jest jednak rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) nie będzie widać artefaktów na obecnie rysowanych warstwach, ponieważ tryb ten rysuje każdy z plików w lokalnym buforze przed pokazaniem warstwy na ekranie. Elementy negatywowe nie będą tworzyć żadnych artefaktów.

Tryb Transparentny mode gbr_select_mode2_png

6.2. Efekt wyboru aktualnej warstwy podczas wyświetlania

Efekt ten jest widoczny tylko w trybie RAW lub Nakładkowym.

Warstwa 1 (zielona) jest rysowana po warstwie 2

Warstwa 2 (niebieska) jest rysowana po warstwie 1

7. Drukowanie warstw

7.1. Dostęp do polecenia drukowania

By wydrukować warstwy, należy użyć narzędzia Drukuj dostępnego spod ikony print_button_png lub odpowiadającej mu opcji z menu Plik.

Ostrzeżenie

Należy upewnić się, czy elementy znajdują się w obszarze wydruku. (Użyj narzędzia sheetset_png by wybrać odpowiedni format strony.

Nie należy jednak zapominać, iż fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach).

Przesunięcie wszystkich warstw (za pomocą operacji blokowych) może być zatem konieczne.

7.2. Polecenie przesuwania bloków

Można przesuwać elementy zaznaczając je (przeciągając z wciśniętym lewym klawiszem) oraz przesuwać zaznaczone obszary na ekranie.

Klikając lewym klawiszem można umieścić zaznaczony obszar w innym miejscu.